// jsx/SiteFooter.jsx
function SiteFooter() {
  return (
    <footer className="site-footer" style={{ padding: "24px 0", borderTop: "1px solid #eee", marginTop: 24 }}>
      <div className="container" style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems: "center" }}>
        <p>© <strong>neuromedic</strong> — Все права защищены</p>
        <p className="muted">«Будущее медицины начинается здесь.»</p>
      </div>
    </footer>
  );
}
