// jsx/Disclaimer.jsx
function Disclaimer() {
  return (
    <section id="disclaimer" className="section container" style={{ padding: "36px 0" }}>
      <h2>Отказ от ответственности</h2>

      <div className="disclaimer">
        <p><strong>Важное уведомление для пользователей</strong></p>

        <ul>
          <li><strong>Информационный характер</strong> — Все аналитические данные, прогнозы и интерпретации, создаваемые нейросетью «НейроМедик», носят исключительно справочно-информационный характер.</li>
          <li><strong>Не является диагнозом</strong> — Сервис не является автоматизированной системой постановки диагноза и не заменяет собой профессиональное медицинское суждение.</li>
          <li><strong>Ответственность врача</strong> — Окончательное решение о диагнозе, назначении лечения или проведении манипуляций принимает только лечащий врач. Использование ИИ — это «второе мнение», а не руководство к действию.</li>
          <li><strong>Точность данных</strong> — Несмотря на высокую точность алгоритмов, система может допускать ошибки в силу специфики исходных данных. Разработчики не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате принятых медицинных решений.</li>
          <li><strong>Блокчейн-записи</strong> — Запись данных в блокчейн гарантирует их неизменность, но не подтверждает их клиническую истинность на момент ввода пользователем.</li>
        </ul>
      </div>
    </section>
  );
}
