
const _0x3f = [
  "about",
  "section container",
  "\u041E \u043D\u0430\u0441",
  "neuromedic объединяет передовые нейросетевые решения для клинической практики и образования. Наша цель — повысить качество медицинских решений, снизить нагрузку на врачей и ускорить доступ пациентов к точной диагностике."
];

(function(_arr){
  // лёгкая путаница: переставляем элементы массива при загрузке (необязательно, но усложняет чтение)
  try {
    const a = _arr.shift();
    _arr.push(a);
    // возвращаем обратно, чтобы индексы соответствовали ожидаемым
    _arr.unshift(_arr.pop());
  } catch(e) {}
})(_0x3f);

/* Обфусцирование пока балавство */
function About(){
  return React.createElement(
    "section",
    { id: _0x3f[0], className: _0x3f[1], style: { padding: "36px 0" } },
    React.createElement("h2", null, _0x3f[2]),
    React.createElement("p", null, _0x3f[3])
  );
}
